<template>
	<view class="content">
		<view class="poser">
			<image src="../../static/poser.png" mode=""></image>
		</view>
		<view class="background">
			<view class="word">
				幼儿体质分析与促进系统主要用于管理幼儿园儿童体质测评和促进，通过信息化技术建立完整的幼儿园儿童体质报告，有针对性的指导儿童做对应的锻炼达到身体全面发展。
				<view class="introduction">
					【 应用介绍 】
					<view class="words">
						可由各托幼园所自行使用，用于本园儿童体能锻炼、体质与体能测试评估，指导本园体能锻炼，也可用于各学龄前儿童体质与体能检测机构（如妇幼保健院）,也可由所有幼儿园与妇幼院构成区域性体质与体能检测区域性应用平台。
					</view>
					可由各托幼园所自行使用，用于本园儿童体能锻炼、体质与体能测试评估，指导本园体能锻炼，也可用于各学龄前儿童体质与体能检测机构（如妇幼保健院）,也可由所有幼儿园与妇幼院构成区域性体质与体能检测区域性应用平台。				</view>
				<view class="introduction">
					【 优势特点 】
					<view class="words">
						与儿童保健管理、集体儿童管理数据共享，实现儿童在不同业务管理过程中的连续管理过程；自动进行体质评分与总评价，以班级、年级、幼儿园、辖区等不同方式进行体质与体能评价。支持幼儿园老师、保健院医生多角色录入；支持保健院、教育局审核；全自动生成测试结果；自动生成详细报表；自动数据上报。
					</view>
				</view>
			</view>
		</view>
	</view>
</template>

<script>
	export default {
		data() {
			return {

			}
		},
		methods: {

		}
	}
</script>

<style lang="scss">
	.content { 
		background-image: linear-gradient(#D7EEE8, #fff);
		width: 100%;
		height: 600rpx;

		.background {
			width: 95%;
			margin: 20rpx auto;
			height: 1120rpx;
			background: #FFFFFF;
			box-shadow: 0rpx 3rpx 18rpx 0rpx rgba(161, 220, 211, 0.43);
			border-radius: 10rpx;
			padding: 3%;
			
			.word{
				width: 98%;
				font-size: 28rpx;
				line-height: 48rpx;
				margin: 0 auto;
				.words{
				text-indent: 2em;
				}
				
			}
		}

		.poser {
			width: 95%;
			height: 250rpx;
			// background-color: red;
			margin: 0 auto;

			image {
				width: 100%;
				height: 250rpx;
			}
		}

	}
</style>
