<template>
	
	<view class="CON">
		<view class="concent">
			<view class="background">
				<view class="picture">
						<image src="/static/detailed.png" mode=""></image>
						<view>
							<view class="detailed">
								<view>护理站是以维护社区人群健康、满足社区 人群基本医疗护理需求为宗旨，以护士为核心 的各类护理人员组成的团队，在一定社区范围 内，为长期卧床老人、患者、残疾人、临终患 者和其他需要护理服务者提供基础护理、专科 护理、临终护理、消毒隔离技术指导、营养指导、社区康复指导、健康宣教和其他护理服务 的医疗机构。</view>
							<view>护理站以遵医嘱的上门护理服务为主，包括生活护理和医疗护理，详情如下：</view>
							</view>
							</view>
								</view>
							</view>
						</view>
						<view class="concenta"></view>
				</view>
	
	
		
	
</template>

<script>
	export default {
		data() {
			return {
				
			}
		},
		methods: {
			
		}
	}
</script>

<style lang="scss">
	.CON{
		// position: relative;
		width: 100%;
		height: 100%;
	    // min-height: 100vh;
		background-color:: #F4F5F7 ;
		padding-bottom: 20rpx;
	}
.concent{
	// position: absolute;
	
	width: 701rpx;
	height: 811rpx;
	background: #4C7BC9;
	box-shadow: 0px 9px 31px 9px rgba(0,0,0,0.03);
	border-radius: 20rpx;
	margin-top: 5%;
	// left: 50%;
	// transform: translateX(-50%);
	margin: 0 auto;
	margin-bottom: 20px;
}
.concenta{
	margin: 0 auto;
	margin-bottom: 20px;
	// position: absolute;
	width: 701rpx;
	height: 811rpx;
	background: #E1AE3C;
	// margin-top: 118%;
	// margin-left: 2.55%;
	border-radius: 25rpx;
	// margin-bottom: 30rpx;
}
.background{
	position: relative;
	// display: flex;
	width: 657rpx;
	height: 727rpx;
	background: #FFFFFF;
	border-radius: 25rpx;
	background-color: white;
	margin: 0 auto;
	top: 50%;
	transform: translateY(-50%);
	

	// text-align:center;
	
	
	
}
.detailed{
	// font-size: 29rpx;
	width: 657rpx;
	height: 727rpx;
	padding: 0 42rpx;
	line-height: 56rpx;
}
.detailed view{
	// height: 100%;
	text-indent: 2em;
}
.picture image{
	width: 178rpx;
	height: 84rpx;
	background: #FFFFFF;
	border-radius: 25px;
	// float: right;
	margin-left:68%;
	margin-top: 5%;
}
</style>
