<template>
	<view class="">
		<view class="">
			为确保护理安全及双方权益，请认真阅读此知情同意书并签字，若因违反此协议而造成的后果，由双方各自承担相应的责任。
		</view>
		<view style="text-indent: 0;padding: 20rpx 0;"> 护理人员、患者/家属责任义务</view>
		<view> 1.详细查看了解并接受平台的服务介绍和规定。</view>
		<view> 2.医务人员将告知您在家中进行治疗的风险；并向您交代该项治疗护理的注意事项。</view>
		<view> 　　3.在护士/护理员上门服务期间胸前佩戴工作记录仪和报警装置。</view>
		<view> 　　4.非医院开出的药品或一次性材料及各种耗材一律不在本次服务中使用。</view>
		<view> 　　5.家属按预约治疗时间提前做好各项准备工作。如擦拭桌面、地面、保护患者不受凉的情况下开窗通风、备好护士操作用台面等。</view>
		<view> 　　6.家属需全程看护患者，听从医护人员安排。</view>
		<view> 　　7.治疗潜在风险</view>
		<view> 　　因环境限制、患者个体差异和病情变化，治疗期间有可能发生以下意外及并发症，患者/家属需理解任何护理操作及治疗服务都存在风险，包括但不限于以下情况：</view>
		<view> 　　(1)上门护理因检查设备限制，容易出现漏诊、误诊等风险。</view>
		<view> 　　(2)治疗期间可能发生原发疾病复发，如休克、高血压、心脑血管意外、心律失常、循环衰竭、心搏骤停等。</view>
		<view> 　　(3)伤口换药后容易出现感染、迁延性愈合等不可预知的风险。</view>
		<view> 　　(4)因不可抗拒因素出现的其他医疗意外风险。</view>
		<view> 　　8.经评估后不宜居家护理的，护士有权拒绝服务，对本次上门产生的专家劳务费和交通费将不予退还。</view>
		<view> 　　9.服务结束患者/家属对本次护理服务进行评价，如有任何不满可拨打投诉电话: *****。</view>
		<view style="text-indent: 0;padding: 20rpx 0;font-size: 40rpx;font-weight: 600;">　　患者（监护人）知情同意确认：</view>
		<view style="font-size: 36rpx;font-weight: 600;"> 　　*本人已了解将要进行的护理操作及可能发生的并发症和风险</view>
		<view style="font-size: 36rpx;font-weight: 600;"> 　　*本人接受平台的有关规定</view>
		<view style="font-size: 36rpx;font-weight: 600;"> 　　*本人并未得到任何百分百操作成功的许诺</view>
		<view style="font-size: 36rpx;font-weight: 600;"> *以上情况本人已了解，本人坚持要求护理站为本人进行护理服务操作，出现相关问题或者风险由本人自己负责，与护理站及平台无关。
		</view>





	</view>
</template>

<script>
</script>

<style>
</style>
